-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.276964222893
cusum  =  0.136505423456
eta  =  0.713084527928
hl_amp_ratio  =  0.655089326789
kurtosis  =  0.0133565696275
n_points  =  284
period  =  0.567421215908
period_SNR  =  26.593910851
period_log10FAP  =  -22.9636650079
period_uncertainty  =  7.19803659824e-05
phase_cusum  =  0.245312338005
phase_eta  =  0.64273424535
phi21  =  -2.42700073767
phi31  =  -3.91492419993
quartile31  =  0.45
r21  =  0.447467789157
r31  =  0.352473295132
shapiro_w  =  0.964376091957
skewness  =  -0.487259961712
slope_per10  =  -0.0890693860139
slope_per90  =  0.151689999271
stetson_k  =  0.800226242813
weighted_mean  =  11.4815492958
weighted_std  =  0.298739831637
