-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.89


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.372968639473
cusum  =  0.123766296454
eta  =  0.594596958078
hl_amp_ratio  =  0.50302163808
kurtosis  =  -0.231568681716
n_points  =  527
period  =  0.367335746122
period_SNR  =  45.5868564443
period_log10FAP  =  -51.2496641981
period_uncertainty  =  3.59695810489e-05
phase_cusum  =  0.234383444907
phase_eta  =  0.512575790914
phi21  =  0.633296132518
phi31  =  2.1125263428
quartile31  =  0.47
r21  =  0.492381146557
r31  =  0.336158073919
shapiro_w  =  0.935319185257
skewness  =  -0.767956575107
slope_per10  =  -0.0295269951022
slope_per90  =  0.0279876653655
stetson_k  =  0.771156025441
weighted_mean  =  12.3099905003
weighted_std  =  0.344387690663
