-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.33


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.207013455974
cusum  =  0.143652208069
eta  =  0.830985688024
hl_amp_ratio  =  0.826017090908
kurtosis  =  0.382250633389
n_points  =  191
period  =  1.64768690005
period_SNR  =  19.0128868287
period_log10FAP  =  -14.5783570905
period_uncertainty  =  0.00132167473951
phase_cusum  =  0.231759905994
phase_eta  =  0.825375231728
phi21  =  -0.587318767069
phi31  =  -0.363677258468
quartile31  =  0.25
r21  =  0.320911317208
r31  =  0.190032118477
shapiro_w  =  0.990206241608
skewness  =  -0.251068934696
slope_per10  =  -0.271850000136
slope_per90  =  0.509624981787
stetson_k  =  0.781191748789
weighted_mean  =  11.1104712042
weighted_std  =  0.198966670781
