-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.83


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.372770106346
cusum  =  0.130485411869
eta  =  0.71884089569
hl_amp_ratio  =  0.49332057097
kurtosis  =  0.0473233474576
n_points  =  327
period  =  0.410817794077
period_SNR  =  43.8028252951
period_log10FAP  =  -40.4690165011
period_uncertainty  =  4.67880505664e-05
phase_cusum  =  0.224960060193
phase_eta  =  0.282322233694
phi21  =  0.787275397535
phi31  =  1.85619503415
quartile31  =  0.435
r21  =  0.456601689303
r31  =  0.25573139163
shapiro_w  =  0.936281323433
skewness  =  -0.712417420511
slope_per10  =  -0.055671262611
slope_per90  =  0.0545120932073
stetson_k  =  0.763877703555
weighted_mean  =  11.5795412844
weighted_std  =  0.315333090201
