-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.55


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.584592830633
cusum  =  0.207082448817
eta  =  0.476435694445
hl_amp_ratio  =  0.928977086487
kurtosis  =  3.86105671083
n_points  =  260
period  =  0.47854687531
period_SNR  =  23.6108849389
period_log10FAP  =  -15.5625040176
period_uncertainty  =  6.5915548764e-05
phase_cusum  =  0.182626869448
phase_eta  =  0.797022302676
phi21  =  3.86877325688
phi31  =  4.26703270152
quartile31  =  0.355
r21  =  0.479509363136
r31  =  0.149649659546
shapiro_w  =  0.871567547321
skewness  =  0.633766187878
slope_per10  =  -0.0852524173797
slope_per90  =  0.128054150589
stetson_k  =  0.633890984037
weighted_mean  =  9.69338461538
weighted_std  =  0.456908598579
