-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.375561581034
cusum  =  0.114663961181
eta  =  0.589508216385
hl_amp_ratio  =  0.220495558514
kurtosis  =  -0.481080487231
n_points  =  372
period  =  0.488306961039
period_SNR  =  41.4122716787
period_log10FAP  =  -42.7007040413
period_uncertainty  =  6.74680791958e-05
phase_cusum  =  0.223161742416
phase_eta  =  0.505984731323
phi21  =  -2.44329155817
phi31  =  -1.52795043742
quartile31  =  0.4825
r21  =  0.429173945162
r31  =  0.280567174236
shapiro_w  =  0.852183580399
skewness  =  -0.890421658375
slope_per10  =  -0.0822846796592
slope_per90  =  0.146740005213
stetson_k  =  0.707363060945
weighted_mean  =  15.4459609683
weighted_std  =  0.347174829379
