-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.360755744894
cusum  =  0.176309326206
eta  =  0.510262884197
hl_amp_ratio  =  0.375057754906
kurtosis  =  -0.673297767534
n_points  =  280
period  =  0.51354398061
period_SNR  =  33.8946249498
period_log10FAP  =  -34.5132577486
period_uncertainty  =  8.83795311761e-05
phase_cusum  =  0.216365617585
phase_eta  =  0.236760767484
phi21  =  0.723292626179
phi31  =  -1.43556217125
quartile31  =  0.53
r21  =  0.421710492617
r31  =  0.350301202172
shapiro_w  =  0.910041987896
skewness  =  -0.697533801143
slope_per10  =  -0.0986513617874
slope_per90  =  0.137862527642
stetson_k  =  0.778335768412
weighted_mean  =  12.4507040573
weighted_std  =  0.33005674027
