-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.4


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.505546363297
cusum  =  0.137060996619
eta  =  1.33376048914
hl_amp_ratio  =  1.71386050903
kurtosis  =  3.74954626416
n_points  =  399
period  =  0.448627449148
period_SNR  =  26.9992024437
period_log10FAP  =  -23.1294216283
period_uncertainty  =  5.4321142958e-05
phase_cusum  =  0.181593123318
phase_eta  =  1.22469725321
phi21  =  1.30692395873
phi31  =  -1.04987526433
quartile31  =  0.515
r21  =  0.387658573009
r31  =  0.314552896602
shapiro_w  =  0.782492101192
skewness  =  1.82928752519
slope_per10  =  -0.0536868632698
slope_per90  =  0.147993793146
stetson_k  =  0.67963620548
weighted_mean  =  13.6009886746
weighted_std  =  0.605332933505
