-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.86


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.372039736184
cusum  =  0.0882219536865
eta  =  0.547995853771
hl_amp_ratio  =  0.466945820891
kurtosis  =  -0.985053229497
n_points  =  289
period  =  0.461854403953
period_SNR  =  37.6766195577
period_log10FAP  =  -38.4900830338
period_uncertainty  =  5.94346027816e-05
phase_cusum  =  0.280943579004
phase_eta  =  0.320449234059
phi21  =  -2.41990299446
phi31  =  -4.29924890972
quartile31  =  0.59
r21  =  0.367326346565
r31  =  0.228296393656
shapiro_w  =  0.923972129822
skewness  =  -0.480823317909
slope_per10  =  -0.103657953465
slope_per90  =  0.130848630207
stetson_k  =  0.819694649816
weighted_mean  =  13.8071511291
weighted_std  =  0.342208488241
