-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.303102548851
cusum  =  0.116055544478
eta  =  0.580491678263
hl_amp_ratio  =  0.713052624151
kurtosis  =  -0.775655023024
n_points  =  413
period  =  0.481868338668
period_SNR  =  41.7254935893
period_log10FAP  =  -43.5092389326
period_uncertainty  =  7.46311332308e-05
phase_cusum  =  0.250748148315
phase_eta  =  0.3669598944
phi21  =  0.898715264273
phi31  =  2.34643737951
quartile31  =  0.47
r21  =  0.574414691213
r31  =  0.327958086743
shapiro_w  =  0.973059296608
skewness  =  -0.252826103725
slope_per10  =  -0.0591296324642
slope_per90  =  0.0484188961662
stetson_k  =  0.821857647002
weighted_mean  =  12.027748184
weighted_std  =  0.300823751264
