-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.280402820007
cusum  =  0.152134616552
eta  =  0.539896198248
hl_amp_ratio  =  0.421224475805
kurtosis  =  -0.592608288407
n_points  =  309
period  =  0.540953327907
period_SNR  =  42.1131430278
period_log10FAP  =  -41.7108535366
period_uncertainty  =  8.15278122293e-05
phase_cusum  =  0.261575990667
phase_eta  =  0.0882086228948
phi21  =  -2.21749687337
phi31  =  -4.29314584612
quartile31  =  0.38
r21  =  0.445026307401
r31  =  0.404305631737
shapiro_w  =  0.913857400417
skewness  =  -0.689443715044
slope_per10  =  -0.17610708758
slope_per90  =  0.260952291396
stetson_k  =  0.780784903923
weighted_mean  =  15.7452223496
weighted_std  =  0.244257119891
