-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.323740216646
cusum  =  0.118828088809
eta  =  0.54139827873
hl_amp_ratio  =  0.601526454471
kurtosis  =  -0.550220532843
n_points  =  353
period  =  0.523862287836
period_SNR  =  41.4447216092
period_log10FAP  =  -41.9945553021
period_uncertainty  =  6.17470880616e-05
phase_cusum  =  0.277935221932
phase_eta  =  0.315364692941
phi21  =  0.570983590908
phi31  =  -1.64964793469
quartile31  =  0.46
r21  =  0.463171614217
r31  =  0.263877732038
shapiro_w  =  0.945407629013
skewness  =  -0.606767456907
slope_per10  =  -0.0752005430026
slope_per90  =  0.0709568382417
stetson_k  =  0.804984732644
weighted_mean  =  12.3586991485
weighted_std  =  0.289001087376
