-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.78


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.208059342194
cusum  =  0.141672125591
eta  =  0.635913957658
hl_amp_ratio  =  0.722393037398
kurtosis  =  -1.43053012325
n_points  =  237
period  =  0.276545214987
period_SNR  =  38.3454521552
period_log10FAP  =  -37.5898363094
period_uncertainty  =  1.7282995817e-05
phase_cusum  =  0.251964585272
phase_eta  =  0.285483475797
phi21  =  -1.88596914098
phi31  =  -4.27668875997
quartile31  =  0.33
r21  =  0.15230864671
r31  =  0.0312671036591
shapiro_w  =  0.90526843071
skewness  =  -0.226991481786
slope_per10  =  -0.0951354820963
slope_per90  =  0.11209898426
stetson_k  =  0.855649718355
weighted_mean  =  14.4697355197
weighted_std  =  0.168561547741
