-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.5


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.193693141122
cusum  =  0.213277325117
eta  =  0.772225069444
hl_amp_ratio  =  0.697179010825
kurtosis  =  -0.821608179385
n_points  =  103
period  =  0.313360518434
period_SNR  =  20.9767668747
period_log10FAP  =  -11.9528085593
period_uncertainty  =  3.56593975977e-05
phase_cusum  =  0.290372662235
phase_eta  =  0.302237565014
phi21  =  1.30833107026
phi31  =  1.86912320869
quartile31  =  0.19
r21  =  0.131510058851
r31  =  0.0398508735999
shapiro_w  =  0.940147101879
skewness  =  -0.49795380358
slope_per10  =  -0.148335142115
slope_per90  =  0.333418003194
stetson_k  =  0.814374006094
weighted_mean  =  14.039553429
weighted_std  =  0.127899891882
