-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.35065951302
cusum  =  0.125062833168
eta  =  0.524028553381
hl_amp_ratio  =  0.344367335885
kurtosis  =  -0.908101636012
n_points  =  493
period  =  0.532821840669
period_SNR  =  55.9695463142
period_log10FAP  =  -62.893062868
period_uncertainty  =  7.7341614621e-05
phase_cusum  =  0.236713082312
phase_eta  =  0.0876996974657
phi21  =  -2.26635855328
phi31  =  -4.20305921553
quartile31  =  0.51
r21  =  0.525061918285
r31  =  0.367281618242
shapiro_w  =  0.920585155487
skewness  =  -0.513712062978
slope_per10  =  -0.116171142938
slope_per90  =  0.187698202747
stetson_k  =  0.763526103789
weighted_mean  =  14.6718921074
weighted_std  =  0.324927468134
