-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.86


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.219969986393
cusum  =  0.150661359022
eta  =  0.850499509226
hl_amp_ratio  =  0.558723350453
kurtosis  =  -1.11045172444
n_points  =  215
period  =  0.326136402791
period_SNR  =  39.7874487497
period_log10FAP  =  -32.0411484709
period_uncertainty  =  3.92368151482e-05
phase_cusum  =  0.284402826811
phase_eta  =  0.343032871915
phi21  =  -2.01809148011
phi31  =  -3.58434266692
quartile31  =  0.345
r21  =  0.223696614926
r31  =  0.102029109502
shapiro_w  =  0.923052966595
skewness  =  -0.197768556713
slope_per10  =  -0.0961127549945
slope_per90  =  0.119638088418
stetson_k  =  0.847625138306
weighted_mean  =  16.1167530464
weighted_std  =  0.181898895123
