-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.538821808473
cusum  =  0.117107808544
eta  =  0.762348748035
hl_amp_ratio  =  0.213384679854
kurtosis  =  -0.251868767907
n_points  =  261
period  =  0.419784100929
period_SNR  =  39.3591213438
period_log10FAP  =  -32.1472503681
period_uncertainty  =  6.32363711456e-05
phase_cusum  =  0.256210149279
phase_eta  =  0.063001056426
phi21  =  0.72785767343
phi31  =  1.44675261229
quartile31  =  0.63
r21  =  0.565995855487
r31  =  0.404023335359
shapiro_w  =  0.810989260674
skewness  =  -1.08481035664
slope_per10  =  -0.074603821486
slope_per90  =  0.136969622669
stetson_k  =  0.665020038069
weighted_mean  =  11.8242023874
weighted_std  =  0.523228729184
