-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.315140873349
cusum  =  0.160111289629
eta  =  0.422985966693
hl_amp_ratio  =  0.36885130243
kurtosis  =  -0.138634894534
n_points  =  335
period  =  0.534001750601
period_SNR  =  36.3095714409
period_log10FAP  =  -37.2698659564
period_uncertainty  =  8.0233451856e-05
phase_cusum  =  0.269758659945
phase_eta  =  0.450989451247
phi21  =  3.916212773
phi31  =  5.01784279848
quartile31  =  0.42
r21  =  0.380035685228
r31  =  0.20421151124
shapiro_w  =  0.89276766777
skewness  =  -0.911368270101
slope_per10  =  -0.0954807621894
slope_per90  =  0.179114141533
stetson_k  =  0.735969968145
weighted_mean  =  14.3373148656
weighted_std  =  0.290165657442
