-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.87


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.213616139732
cusum  =  0.149699367368
eta  =  0.588717958652
hl_amp_ratio  =  0.698432932709
kurtosis  =  -1.41041555259
n_points  =  346
period  =  0.313673342774
period_SNR  =  57.1605935825
period_log10FAP  =  -61.0606642612
period_uncertainty  =  2.77616512491e-05
phase_cusum  =  0.30185997248
phase_eta  =  0.12114915582
phi21  =  -1.60216678296
phi31  =  -2.96923355963
quartile31  =  0.3075
r21  =  0.174338526721
r31  =  0.0879809954091
shapiro_w  =  0.921899199486
skewness  =  -0.133269948785
slope_per10  =  -0.0700374107902
slope_per90  =  0.130825925661
stetson_k  =  0.862933270771
weighted_mean  =  14.0295266516
weighted_std  =  0.154043120721
