-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.29447596817
cusum  =  0.0921318624465
eta  =  0.625106492725
hl_amp_ratio  =  0.383618984636
kurtosis  =  -0.717875031679
n_points  =  372
period  =  0.536011504522
period_SNR  =  48.2307951371
period_log10FAP  =  -52.0860529946
period_uncertainty  =  7.76963407162e-05
phase_cusum  =  0.272447244069
phase_eta  =  0.148260539571
phi21  =  -2.20025880264
phi31  =  -0.866075128218
quartile31  =  0.43
r21  =  0.502631525775
r31  =  0.306181359831
shapiro_w  =  0.920178830624
skewness  =  -0.603586750473
slope_per10  =  -0.0941573550357
slope_per90  =  0.262077580796
stetson_k  =  0.78294123368
weighted_mean  =  13.6030197121
weighted_std  =  0.250639445739
