-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.314131139332
cusum  =  0.114081803377
eta  =  0.55067738881
hl_amp_ratio  =  0.363407896322
kurtosis  =  -0.54636537576
n_points  =  426
period  =  0.541610927405
period_SNR  =  46.9519238079
period_log10FAP  =  -49.5313258093
period_uncertainty  =  8.19182859367e-05
phase_cusum  =  0.211322983327
phase_eta  =  0.495977530742
phi21  =  0.836279002074
phi31  =  2.0464262902
quartile31  =  0.4
r21  =  0.495767293464
r31  =  0.224388461414
shapiro_w  =  0.921100378036
skewness  =  -0.719538020687
slope_per10  =  -0.100545929507
slope_per90  =  0.104047515773
stetson_k  =  0.73962601396
weighted_mean  =  13.7389537899
weighted_std  =  0.275883321929
