-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.57


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.326919992608
cusum  =  0.300295484389
eta  =  0.379660133137
hl_amp_ratio  =  0.450704173021
kurtosis  =  -0.731680049659
n_points  =  50
period  =  0.277014104992
period_SNR  =  7.30983678593
period_log10FAP  =  -3.1429287819
period_uncertainty  =  1.6600593635e-05
phase_cusum  =  0.427466115376
phase_eta  =  0.383153217708
phi21  =  4.03481056827
phi31  =  4.18880108918
quartile31  =  0.3575
r21  =  0.116030681686
r31  =  0.135128153731
shapiro_w  =  0.915385007858
skewness  =  -0.61790070057
slope_per10  =  -0.216299998574
slope_per90  =  0.0961325094409
stetson_k  =  0.744951309201
weighted_mean  =  16.7886172267
weighted_std  =  0.263676175269
