-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.36


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.40167606742
cusum  =  0.172694466077
eta  =  1.06790849022
hl_amp_ratio  =  1.50412763392
kurtosis  =  -0.464028035563
n_points  =  547
period  =  0.520377757435
period_SNR  =  44.3593796
period_log10FAP  =  -36.532335888
period_uncertainty  =  7.04736953679e-05
phase_cusum  =  0.263069844962
phase_eta  =  1.27072607731
phi21  =  4.12583682726
phi31  =  5.22872540559
quartile31  =  0.7
r21  =  0.27893317534
r31  =  0.175824590677
shapiro_w  =  0.974738180637
skewness  =  0.382037755715
slope_per10  =  -0.0129217998526
slope_per90  =  0.0177785562593
stetson_k  =  0.841669522617
weighted_mean  =  17.7085192366
weighted_std  =  0.43799486529
