-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  NonVar
class_probability =  0.41


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.113306200639
cusum  =  0.147985947762
eta  =  1.13620421344
hl_amp_ratio  =  0.418838514627
kurtosis  =  1.16585768997
n_points  =  28
period  =  0.0310090143757
period_SNR  =  5.34788415327
period_log10FAP  =  0.0
period_uncertainty  =  3.47447722969e-07
phase_cusum  =  0.360603539955
phase_eta  =  0.756221585225
phi21  =  -3.08494550557
phi31  =  -3.40600796153
quartile31  =  0.15
r21  =  0.409041028295
r31  =  0.479917671518
shapiro_w  =  0.875060677528
skewness  =  -1.18357801222
slope_per10  =  -0.0353929742999
slope_per90  =  0.0988353853892
stetson_k  =  0.698184175057
weighted_mean  =  15.1667857143
weighted_std  =  0.0994647666057
