-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.351231220141
cusum  =  0.124131406295
eta  =  0.746355117937
hl_amp_ratio  =  0.53990704961
kurtosis  =  -0.652601529324
n_points  =  209
period  =  0.471809257254
period_SNR  =  21.1219439404
period_log10FAP  =  -19.9804817702
period_uncertainty  =  4.96014783924e-05
phase_cusum  =  0.30286240386
phase_eta  =  0.28526361325
phi21  =  3.55148675551
phi31  =  4.7095279259
quartile31  =  0.54
r21  =  0.476990800515
r31  =  0.339834852673
shapiro_w  =  0.949002802372
skewness  =  -0.44375268722
slope_per10  =  -0.0747275154966
slope_per90  =  0.142666666458
stetson_k  =  0.770098676517
weighted_mean  =  16.2012207133
weighted_std  =  0.343940061282
