-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.85


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.304307431961
cusum  =  0.194478776557
eta  =  0.6282747386
hl_amp_ratio  =  1.05327918701
kurtosis  =  -1.26192871092
n_points  =  75
period  =  0.551371230789
period_SNR  =  11.060398982
period_log10FAP  =  -4.58736748509
period_uncertainty  =  7.09113548851e-05
phase_cusum  =  0.336507443085
phase_eta  =  0.24902469086
phi21  =  0.994867509259
phi31  =  2.53496209958
quartile31  =  0.58
r21  =  0.517982978671
r31  =  0.462228853704
shapiro_w  =  0.936467409134
skewness  =  -0.0757405394248
slope_per10  =  -0.546381563543
slope_per90  =  0.426800077343
stetson_k  =  0.841200928039
weighted_mean  =  15.0046058252
weighted_std  =  0.321876038922
