-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.7


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.412645687684
cusum  =  0.121929998456
eta  =  0.616466601928
hl_amp_ratio  =  0.340357634241
kurtosis  =  -1.10712730945
n_points  =  217
period  =  0.446114364867
period_SNR  =  36.0380729249
period_log10FAP  =  -27.6821388933
period_uncertainty  =  5.85144769459e-05
phase_cusum  =  0.286274761638
phase_eta  =  0.0861012289817
phi21  =  3.49842343949
phi31  =  5.02769171168
quartile31  =  0.58
r21  =  0.532935458371
r31  =  0.114198153278
shapiro_w  =  0.896552860737
skewness  =  -0.54852987823
slope_per10  =  -0.175265866684
slope_per90  =  0.116998557867
stetson_k  =  0.743538391874
weighted_mean  =  13.3331567224
weighted_std  =  0.343577946071
