-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.42


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.226261984266
cusum  =  0.245601927529
eta  =  0.656254096373
hl_amp_ratio  =  1.58659313456
kurtosis  =  -0.971638364331
n_points  =  63
period  =  23.1481226829
period_SNR  =  8.9989829976
period_log10FAP  =  -4.20270513699
period_uncertainty  =  0.218987975542
phase_cusum  =  0.31074642563
phase_eta  =  0.520810147991
phi21  =  0.732242709442
phi31  =  1.22505644037
quartile31  =  0.255
r21  =  0.219108546871
r31  =  0.420503784791
shapiro_w  =  0.957821905613
skewness  =  0.179695170377
slope_per10  =  -5.28914357026
slope_per90  =  1.55342546851
stetson_k  =  0.84223392299
weighted_mean  =  14.5992721519
weighted_std  =  0.181456245336
