-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_1O
class_probability =  0.33


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.2519958972
cusum  =  0.229532514297
eta  =  0.478903630086
hl_amp_ratio  =  0.797445127116
kurtosis  =  -1.12912432915
n_points  =  123
period  =  0.35756496578
period_SNR  =  18.2814475863
period_log10FAP  =  -17.7059567633
period_uncertainty  =  5.4896583073e-05
phase_cusum  =  0.272559676534
phase_eta  =  0.149549174831
phi21  =  -2.04663652107
phi31  =  -2.49235630083
quartile31  =  0.3
r21  =  0.267328837645
r31  =  0.115443367882
shapiro_w  =  0.9449878335
skewness  =  -0.21331377582
slope_per10  =  -0.187806147184
slope_per90  =  0.412420438225
stetson_k  =  0.829496327065
weighted_mean  =  13.3596185286
weighted_std  =  0.169938653733
