-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.81


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.374009786402
cusum  =  0.10778704728
eta  =  0.515825318967
hl_amp_ratio  =  0.293676527788
kurtosis  =  -0.548222787831
n_points  =  550
period  =  0.466676566212
period_SNR  =  67.0674142171
period_log10FAP  =  -83.1113556961
period_uncertainty  =  5.67981808151e-05
phase_cusum  =  0.213584463734
phase_eta  =  0.340707046466
phi21  =  -2.55831858127
phi31  =  -4.87868379561
quartile31  =  0.48
r21  =  0.331746154335
r31  =  0.118311419193
shapiro_w  =  0.867427289486
skewness  =  -0.843931105204
slope_per10  =  -0.0603136802078
slope_per90  =  0.0589489843343
stetson_k  =  0.741778314233
weighted_mean  =  15.3715372067
weighted_std  =  0.304661897753
