-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.85


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.251809180826
cusum  =  0.121383537483
eta  =  0.483663406821
hl_amp_ratio  =  0.358275446091
kurtosis  =  -1.02465402221
n_points  =  330
period  =  0.568057169314
period_SNR  =  38.8361089179
period_log10FAP  =  -42.6970296981
period_uncertainty  =  8.70932758083e-05
phase_cusum  =  0.272094016026
phase_eta  =  0.115439505551
phi21  =  -2.2455647537
phi31  =  -1.09880190877
quartile31  =  0.4
r21  =  0.481700642221
r31  =  0.369401870725
shapiro_w  =  0.909284949303
skewness  =  -0.53504774485
slope_per10  =  -0.183696428174
slope_per90  =  0.218200008385
stetson_k  =  0.768382994671
weighted_mean  =  15.76894689
weighted_std  =  0.245143680068
