-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.269083981561
cusum  =  0.0902355883765
eta  =  0.636625588601
hl_amp_ratio  =  0.397168177154
kurtosis  =  -0.0389595161816
n_points  =  261
period  =  0.616772105152
period_SNR  =  44.9772097041
period_log10FAP  =  -37.2352661965
period_uncertainty  =  8.68203994051e-05
phase_cusum  =  0.238846145859
phase_eta  =  0.152373666591
phi21  =  0.756702319768
phi31  =  1.5354607804
quartile31  =  0.35
r21  =  0.389166909543
r31  =  0.22764116123
shapiro_w  =  0.906638503075
skewness  =  -0.895986577951
slope_per10  =  -0.218430910498
slope_per90  =  0.267466666798
stetson_k  =  0.745695922929
weighted_mean  =  14.1546565794
weighted_std  =  0.223479334448
