-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.235051291719
cusum  =  0.165931615857
eta  =  0.62979091538
hl_amp_ratio  =  0.932160317417
kurtosis  =  -0.942173116066
n_points  =  214
period  =  0.585579157345
period_SNR  =  30.1720330877
period_log10FAP  =  -23.9060563849
period_uncertainty  =  9.805411472e-05
phase_cusum  =  0.242626044646
phase_eta  =  0.15579053735
phi21  =  1.15928004224
phi31  =  -0.455914370848
quartile31  =  0.29
r21  =  0.533708726252
r31  =  0.325110099281
shapiro_w  =  0.963185071945
skewness  =  -0.239185405065
slope_per10  =  -0.188807921536
slope_per90  =  0.401510775045
stetson_k  =  0.85190615265
weighted_mean  =  13.3780486372
weighted_std  =  0.179711668361
