-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.310125540156
cusum  =  0.150163286499
eta  =  0.507946657816
hl_amp_ratio  =  0.590289592924
kurtosis  =  -0.50059157751
n_points  =  379
period  =  0.542993413793
period_SNR  =  39.8456396246
period_log10FAP  =  -41.5234850215
period_uncertainty  =  8.21273860665e-05
phase_cusum  =  0.230798977046
phase_eta  =  0.237417598968
phi21  =  4.10025190716
phi31  =  5.54445696418
quartile31  =  0.365
r21  =  0.507079721293
r31  =  0.364523059189
shapiro_w  =  0.974088072777
skewness  =  -0.389607347481
slope_per10  =  -0.0890344729636
slope_per90  =  0.0995051797208
stetson_k  =  0.799184989899
weighted_mean  =  12.6016828194
weighted_std  =  0.254849330654
