-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.336391793517
cusum  =  0.0885340153767
eta  =  0.63916597233
hl_amp_ratio  =  0.460601552675
kurtosis  =  0.0257536814464
n_points  =  476
period  =  0.480420264794
period_SNR  =  52.893410207
period_log10FAP  =  -58.6787514884
period_uncertainty  =  7.22798809933e-05
phase_cusum  =  0.226734201342
phase_eta  =  0.466390209573
phi21  =  4.12664683394
phi31  =  5.03866958318
quartile31  =  0.3925
r21  =  0.390379789485
r31  =  0.174345485651
shapiro_w  =  0.919916152954
skewness  =  -0.893242584639
slope_per10  =  -0.0418978908371
slope_per90  =  0.0314553593498
stetson_k  =  0.721505589763
weighted_mean  =  17.0529258831
weighted_std  =  0.331288750419
