-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.228667641152
cusum  =  0.209536270837
eta  =  0.633503133113
hl_amp_ratio  =  0.642574346471
kurtosis  =  -0.796975955909
n_points  =  112
period  =  0.52239750323
period_SNR  =  20.1415968066
period_log10FAP  =  -12.215787709
period_uncertainty  =  6.42832106246e-05
phase_cusum  =  0.262821088442
phase_eta  =  0.272223944933
phi21  =  1.27175042019
phi31  =  -0.0435988548205
quartile31  =  0.3225
r21  =  0.463519822669
r31  =  0.186658469913
shapiro_w  =  0.962323367596
skewness  =  -0.0991695802032
slope_per10  =  -0.271253335168
slope_per90  =  0.647999998182
stetson_k  =  0.82672538904
weighted_mean  =  14.7781145211
weighted_std  =  0.187789996947
