-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  NonVar
class_probability =  0.55


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.032236313177
cusum  =  0.19384468566
eta  =  2.01806640273
hl_amp_ratio  =  1.07852172911
kurtosis  =  0.635226440153
n_points  =  71
period  =  0.209578212147
period_SNR  =  7.81716986851
period_log10FAP  =  0.0
period_uncertainty  =  9.54515576625e-06
phase_cusum  =  0.167381117228
phase_eta  =  2.05931242814
phi21  =  -2.61451396749
phi31  =  -3.07065064197
quartile31  =  0.06
r21  =  0.0415364029802
r31  =  0.257443214518
shapiro_w  =  0.983467876911
skewness  =  -0.25788850232
slope_per10  =  -0.226998197411
slope_per90  =  0.220484144999
stetson_k  =  0.782338278862
weighted_mean  =  16.5712098299
weighted_std  =  0.0488859965585
