-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.183905294631
cusum  =  0.104492916148
eta  =  0.922676333943
hl_amp_ratio  =  1.37236666125
kurtosis  =  -0.955067351566
n_points  =  511
period  =  0.329364639505
period_SNR  =  74.7312571729
period_log10FAP  =  -77.8061533922
period_uncertainty  =  2.8311497889e-05
phase_cusum  =  0.207589850461
phase_eta  =  0.518577526036
phi21  =  -0.880989876256
phi31  =  0.47721039231
quartile31  =  0.25
r21  =  0.0904248939614
r31  =  0.0587806661002
shapiro_w  =  0.961998701096
skewness  =  0.284912371559
slope_per10  =  -0.0463110986502
slope_per90  =  0.0549698515275
stetson_k  =  0.854379355005
weighted_mean  =  17.520304988
weighted_std  =  0.144590318997
