-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.241167682272
cusum  =  0.152470846957
eta  =  0.474217534873
hl_amp_ratio  =  0.693568151805
kurtosis  =  -0.715121931271
n_points  =  378
period  =  0.545257006406
period_SNR  =  39.7812524344
period_log10FAP  =  -41.8676328914
period_uncertainty  =  7.93863225064e-05
phase_cusum  =  0.226077484138
phase_eta  =  0.359678920797
phi21  =  0.696856437898
phi31  =  1.81503412549
quartile31  =  0.375
r21  =  0.407042473245
r31  =  0.43961730548
shapiro_w  =  0.96211284399
skewness  =  -0.448154411177
slope_per10  =  -0.0952999982983
slope_per90  =  0.110582260606
stetson_k  =  0.801396375051
weighted_mean  =  16.8703659313
weighted_std  =  0.247681940829
