-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.221335732742
cusum  =  0.0923787730006
eta  =  0.629228769112
hl_amp_ratio  =  0.944620780339
kurtosis  =  0.00988152949574
n_points  =  251
period  =  0.60408313566
period_SNR  =  26.1120487674
period_log10FAP  =  -25.0179971414
period_uncertainty  =  9.98484547939e-05
phase_cusum  =  0.287738676787
phase_eta  =  0.301120949189
phi21  =  -1.99533677555
phi31  =  -0.684966503739
quartile31  =  0.3
r21  =  0.541412936544
r31  =  0.412859700113
shapiro_w  =  0.984094083309
skewness  =  -0.23677501063
slope_per10  =  -0.170370351756
slope_per90  =  0.18325728396
stetson_k  =  0.805138859372
weighted_mean  =  12.5526112957
weighted_std  =  0.198225076958
