-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  T2CEPH
class_probability =  0.24


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0646290735605
cusum  =  0.440242344098
eta  =  0.287514982794
hl_amp_ratio  =  1.58372873981
kurtosis  =  -1.36978193202
n_points  =  52
period  =  0.465208608908
period_SNR  =  10.2053518578
period_log10FAP  =  -3.72978577424
period_uncertainty  =  0.00010136147597
phase_cusum  =  0.338017075908
phase_eta  =  0.551198509795
phi21  =  -1.37447058499
phi31  =  -3.40196502819
quartile31  =  0.09
r21  =  0.152057915143
r31  =  0.230701348039
shapiro_w  =  0.9258852005
skewness  =  0.106790280463
slope_per10  =  -1.29505567093
slope_per90  =  0.760058058619
stetson_k  =  0.870062840141
weighted_mean  =  9.98615384615
weighted_std  =  0.0505033832132
