-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.227935318922
cusum  =  0.108397136873
eta  =  0.658977866894
hl_amp_ratio  =  0.939037565821
kurtosis  =  -0.990733275798
n_points  =  418
period  =  0.325343110376
period_SNR  =  58.1081423583
period_log10FAP  =  -62.4446171697
period_uncertainty  =  2.95497831928e-05
phase_cusum  =  0.237201784037
phase_eta  =  0.342029531698
phi21  =  1.55775753352
phi31  =  -0.455792265426
quartile31  =  0.3
r21  =  0.223096068674
r31  =  0.118141514626
shapiro_w  =  0.964977324009
skewness  =  -0.0242421508429
slope_per10  =  -0.0610524682915
slope_per90  =  0.0500632782768
stetson_k  =  0.863379177149
weighted_mean  =  16.8551290795
weighted_std  =  0.167461076484
