-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.5


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.292623654716
cusum  =  0.150718838986
eta  =  0.541525894688
hl_amp_ratio  =  0.785570657641
kurtosis  =  -0.643168602601
n_points  =  295
period  =  0.514966536811
period_SNR  =  33.9644381284
period_log10FAP  =  -35.6761983693
period_uncertainty  =  7.08344630213e-05
phase_cusum  =  0.290162944703
phase_eta  =  0.482813327558
phi21  =  -2.20535811192
phi31  =  -4.66432337457
quartile31  =  0.375
r21  =  0.230954842885
r31  =  0.079616114123
shapiro_w  =  0.970314919949
skewness  =  -0.383901680071
slope_per10  =  -0.116028954141
slope_per90  =  0.0960061666512
stetson_k  =  0.82764005944
weighted_mean  =  16.6756943476
weighted_std  =  0.231552253232
