-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.305316156272
cusum  =  0.0791372525103
eta  =  0.548566423495
hl_amp_ratio  =  0.550740415672
kurtosis  =  -0.0667739238852
n_points  =  411
period  =  0.557140285561
period_SNR  =  34.7917101759
period_log10FAP  =  -52.4458831775
period_uncertainty  =  6.65679304038e-05
phase_cusum  =  0.254262294227
phase_eta  =  0.123318314035
phi21  =  4.07127913324
phi31  =  5.2520277162
quartile31  =  0.355
r21  =  0.531044333989
r31  =  0.318264653699
shapiro_w  =  0.946501493454
skewness  =  -0.734373397584
slope_per10  =  -0.0770620056137
slope_per90  =  0.137960246942
stetson_k  =  0.742230707646
weighted_mean  =  14.6041912002
weighted_std  =  0.262792365272
