-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.312658628524
cusum  =  0.096211338818
eta  =  0.558868349197
hl_amp_ratio  =  0.342656741482
kurtosis  =  -0.129924467324
n_points  =  454
period  =  0.550858677593
period_SNR  =  43.7430248341
period_log10FAP  =  -46.7124581564
period_uncertainty  =  8.14783293638e-05
phase_cusum  =  0.21615082893
phase_eta  =  0.872940311623
phi21  =  0.699451705088
phi31  =  0.865965953533
quartile31  =  0.4075
r21  =  0.340322962109
r31  =  0.137041528466
shapiro_w  =  0.901443183422
skewness  =  -0.916140744978
slope_per10  =  -0.0543615233812
slope_per90  =  0.0579320103343
stetson_k  =  0.709064802083
weighted_mean  =  14.2570996774
weighted_std  =  0.31811738188
