-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.7


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.387406043567
cusum  =  0.259744137786
eta  =  0.400434957697
hl_amp_ratio  =  0.124677677859
kurtosis  =  0.461306428646
n_points  =  57
period  =  0.475556997843
period_SNR  =  7.94289486036
period_log10FAP  =  -3.41681907179
period_uncertainty  =  8.54642032545e-05
phase_cusum  =  0.380651300857
phase_eta  =  0.103888686701
phi21  =  -2.49040846242
phi31  =  -1.91684472338
quartile31  =  0.37
r21  =  0.460334009448
r31  =  0.234455028201
shapiro_w  =  0.797130763531
skewness  =  -1.25697880145
slope_per10  =  -0.522287347531
slope_per90  =  0.667599998414
stetson_k  =  0.605917022635
weighted_mean  =  14.6479844291
weighted_std  =  0.323116586509
