-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.87


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.228045407785
cusum  =  0.123750847304
eta  =  0.685093629554
hl_amp_ratio  =  0.685642845438
kurtosis  =  -1.20908301356
n_points  =  247
period  =  0.29599671082
period_SNR  =  37.6677373625
period_log10FAP  =  -38.8683472107
period_uncertainty  =  2.35613647133e-05
phase_cusum  =  0.256697213508
phase_eta  =  0.292801171422
phi21  =  -1.79302147719
phi31  =  -3.65336314906
quartile31  =  0.35
r21  =  0.155426809742
r31  =  0.0804244713306
shapiro_w  =  0.939002335072
skewness  =  -0.156698811889
slope_per10  =  -0.10351016519
slope_per90  =  0.0910782629128
stetson_k  =  0.8592583361
weighted_mean  =  16.3728450695
weighted_std  =  0.172241635662
