-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.289337270992
cusum  =  0.250461211763
eta  =  0.417843289626
hl_amp_ratio  =  0.736655745553
kurtosis  =  -0.157887993389
n_points  =  248
period  =  0.597146121917
period_SNR  =  29.7912160683
period_log10FAP  =  -28.1233777826
period_uncertainty  =  9.97904642254e-05
phase_cusum  =  0.239833444113
phase_eta  =  0.250962419312
phi21  =  0.984421240204
phi31  =  -0.737497730714
quartile31  =  0.34
r21  =  0.497853177126
r31  =  0.306935878891
shapiro_w  =  0.968141555786
skewness  =  -0.535628008062
slope_per10  =  -0.15631963465
slope_per90  =  0.304694877516
stetson_k  =  0.804665185769
weighted_mean  =  12.442844414
weighted_std  =  0.239060727244
