-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.62


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.390197764771
cusum  =  0.167888257507
eta  =  0.472785499538
hl_amp_ratio  =  0.257706403666
kurtosis  =  -1.06667039812
n_points  =  157
period  =  0.458906424505
period_SNR  =  28.0809772065
period_log10FAP  =  -23.2386294125
period_uncertainty  =  5.99157133925e-05
phase_cusum  =  0.264418199813
phase_eta  =  0.186948728824
phi21  =  3.74227833848
phi31  =  4.36835064166
quartile31  =  0.61
r21  =  0.304156096104
r31  =  0.0719034386097
shapiro_w  =  0.86487442255
skewness  =  -0.655921593543
slope_per10  =  -0.0872255535479
slope_per90  =  0.239111995178
stetson_k  =  0.719683932835
weighted_mean  =  13.5856621493
weighted_std  =  0.344535281748
