-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.89


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.369625033889
cusum  =  0.164099489186
eta  =  0.698480795101
hl_amp_ratio  =  0.547519302618
kurtosis  =  -1.16837526496
n_points  =  243
period  =  0.516362422929
period_SNR  =  32.3891472134
period_log10FAP  =  -33.4447676962
period_uncertainty  =  7.17090368416e-05
phase_cusum  =  0.346487267852
phase_eta  =  0.224535301235
phi21  =  -2.28270905586
phi31  =  -1.07568745447
quartile31  =  0.58
r21  =  0.39833698535
r31  =  0.167902449298
shapiro_w  =  0.930887579918
skewness  =  -0.188034771232
slope_per10  =  -0.0903888877171
slope_per90  =  0.121666661774
stetson_k  =  0.81417016665
weighted_mean  =  16.8720796863
weighted_std  =  0.315209008993
